\subsection{Aufwandsabschätzung}

Die Aufwandsabschätzung beinhaltet nur die nach offiziellem Einreichen der 
Diplomarbeit zu vollziehenden Arbeiten.

\subsubsection{Stundenabschätzung der Teilaufgaben}

\begin{table}[H]
	\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
		\hline
		\textbf{Teilbereich} & \textbf{Aufgabe} & 
			\textbf{Dauer[Stunden]}\\
		\hline
		Allgemeines  & Informationsbeschaffung zur Funktionsweise & 2\\
		\hline
		Allgemeines  & Bestückung der Backplane & 1\\
		\hline
		Allgemeines  & Zeichnen der Testplatinen & 6\\
		\hline
		Allgemeines  & Auswahl der Bauelemente der Testplatinen & 3\\
		\hline
		Allgemeines  & Bestücken der Testplatinen & 3\\
		\hline
		Allgemeines  & Verifikation der Backplane & 2\\
		\hline
		Soundpuffer  & Informationsbeschaffung zur Funktionsweise & 2\\
		\hline
		Soundpuffer  & Auswahl der Bauelemente & 1\\
		\hline
		Soundpuffer  & Verifikations-Schaltungsenticklung & 4\\
		\hline
		Soundpuffer  & Steckbrettaufbau und Fehlersuche & 7\\
		\hline
		Soundpuffer  & Steckbrettaufbau Test und Verifikation & 3\\
		\hline
		Grafikpuffer & Infromationsbeschaffung zur Funktiosweise & 4\\
		\hline
		Grafikpuffer & Schaltungsplanung zum Pufferwechsel & 5\\
		\hline
		Grafikpuffer & Verifikations-Schalktungsentwicklung & 7\\
		\hline
		Grafikpuffer & Auswahl der Bauelemente & 1.5\\
		\hline
		Grafikpuffer & Steckbrettaufbau und Fehlersuche & 10\\
		\hline
		Soundpuffer  & Fertigen der Platinenzeichnung & 2\\
		\hline
		Grafikpuffer & Fertigen der Platinenzeichnung & 3\\
		\hline
		Soundpuffer  & Fertigen der Platine & 3.5\\
		\hline
		Grafikpuffer & Fertigen der Platine & 2\\
		\hline
		Soundpuffer  & Bestücken der Platine & 1.5\\
		\hline
		Grafikpuffer & Bestücken der Platine & 1.5\\
		\hline
		Soundpuffer  & Verifikation mittels Testplatine & 1.5\\
		\hline
		Grafikpuffer & Verifikation mittels Testplatine & 1.5\\
		\hline
		Allgemeines  & Entwicklung von Beispielbedienungen mittels 
			Testplatinen & 3\\
		\hline
		Mikrokontrolle & Entwicklung von Interface zwischen Backplane
			und Mikrokontroller & 2\\
		\hline
		Software     & Entwicklung von Demosoftware mit Soundpuffer & 
			4\\
		\hline
		Software     & Entwicklung von Demosoftware mit Grafikpuffer & 
			7\\
		\hline
		Allgemeines & Allgemeiner Fehlerpuffer  während der Entwicklung
			& 15h\\
		\textbf{SUMME} & \textbf{SUMME} & 109\\
		\hline
		Dokumentation & Dokumentation & 60 \\
		\hline
		\textbf{SUMME} & \textbf{SUMME} & 169\\
		\hline
		\hline
	\end{tabularx}
	\label{tab:stunden_plank}
	\caption{Stundenabschätzung Plank Daniel}

	Die Dokumentation wird mit 60h beschätzt, da diese die Gesamte
	Funktionsweise der Hardware abdeckt, und mehrere Messungen der Hardware
	beeinhlatet.

\end{table}
