\subsection{3. Meilenstein - 8-Bit-Parallelport}

\textbf{Datum: \sout{2020-02-04} 2020-01-14}

Der 3. Meilenstein beschäftigt sich mit der Schaltungsentwicklung eines
8-Bit IEE1284 Parallel-Port Interfaces, der Funktionsweise selbiger und der
Schaltungsverifikation der entwickelten Schaltung.
