Aus der Projektimplementierung konnten viele Lehren gezogen werden. Messungen
welche mittels des Analog Discovery durchgeführt wurden sind bis zu ungefähr 
1MHz Frequenz gut zu gebrauchen werden danach jedoch sehr stark fehlerhaft. Alle
Bauteile in THT Bauform zu verwenden vereinfachte Messungen am Steckbrett 
erheblich, jedoch werden diese bei hohen Frequenzen unzuverlässig. Viele
Implementationsdetails wurden durch mündlich übergebene Hinweise  verbessert
was zeigt wie wichtig zwischenmenschliche Kommunikation in technischen Bereichen
ist.
