Aus der Projektimplementierung konnten viele Lehren gezogen werden. Messungen,
welche mittels des Analog Discoverys durchgeführt wurden, sind bis zu ungefähr 
1MHz Frequenz gut zu gebrauchen, werden danach jedoch sehr stark fehlerhaft. Alle
Bauteile in THT Bauform zu verwenden vereinfachte Messungen am Steckbrett 
erheblich, jedoch werden diese bei hohen Frequenzen unzuverlässig. Viele
Implementationsdetails wurden durch mündlich übergebene Hinweise verbessert,
was zeigt, wie wichtig zwischenmenschliche Kommunikation in technischen 
Bereichen ist.
