\section{Qualitätssicherung nach ISO-9003}

Im zuge der Qualitätssicherung nach ISO-9003 wurden für die Hardwareperipherie
laufend Messungen zur Funktionsprüfungen durchgeführt sowie für den Prozessor
diverse Simulationsmodelle erstellt und verwendet. Der Messverlauf wurde
beschrieben und die Messungen mit dem Soll-Wert verglichen. Zur Verifikation
der in MS1 gesammelten PDF-Dateien wurde ein Shell-Skript verfasst, welches
in Listing \ref{lst:mst-t1} eingesehen werden kann. Die Tests verifizieren nach
dem Grobdesign welches in der Abgabe zu Meilenstein 1 auf dem dieser 
Diplomarbeit beigelegten Datenträger eingesehen werden kann. 

\begin{lstlisting}[language=bash,frame=trBL,
	breaklines=true, breakautoindent=true, formfeed=\newpage,
	label={lst:mst-t1},
	caption={Shell-Skript zum Testen der PDF-Dokumente},
	columns=flexible]

#!/bin/bash

for f in *.pdf; do
	echo "########################################"
	echo "Tesing $f..."
	echo "########################################" >> ./logfile
	if pdfinfo "$f" >> ./logfile; then
		echo "$f is correct!"
	else
		echo "$f is broken!"
	fi
	echo "########################################"
done

\end{lstlisting}
